ES.11/A

安全监控板是FSCS功能安全监控系统的核心部件,标准符合:GB16899-2011、EN115-1:2017

ES.11-B1安全监控板

通过可编程电子安全相关系统(PESSRAE)的认证; 可使用手持操作器SM.08/G进行调试; 多路冗余安全监控(主机测速、梯级缺失检测、扶手带速度检测)……

< 1 >

在线留言

如果您对pg糖果派对的业务感兴趣或想要了解更多

欢迎您给pg糖果派对留言,pg糖果派对将尽快与您取得联系

提交


【网站地图】【sitemap】