• 搜索
    CR6520B SCARA机器人
    +
    • CR6520B SCARA机器人

    CR6520B SCARA机器人

    轻负载性价比SCARA机器人;完美继承AR系列高速高精度性能;配置AR系列同款控制器,共享同等高级功能

    产品描述

    CR6520B
    CR系列SCARA机器人
     
    • ● 轻负载性价比SCARA机器人
    • ● 完美继承AR系列高速高精度性能
    • ● 配置AR系列同款控制器,共享同等高级功能

    臂长

    600mm

    额定/最大负载

    5/10kg

    标准循环时间

    0.34s

    pg糖果派对众为兴CR6520B SCARA机器人

    关键词:

    pg糖果派对众为兴CR6520B SCARA机器人

    规格参数

    pg糖果派对众为兴CR6520B SCARA机器人

    【网站地图】【sitemap】