搜索

CNC9640四轴数控系统

CNC9640四轴数控系统
+
  • CNC9640四轴数控系统

CNC9640四轴数控系统

CNC9640四轴数控系统采用四轴伺服马达控制; 采用ARM9处理器与FPGA运动控制技术,加工速度高达20m/min; 全光耦隔离,搞干扰性强,加工稳定可靠。

产品描述

产品介绍

型号:CNC4640
CNC9640四轴数控系统采用四轴伺服马达控制;

采用ARM9处理器与FPGA运动控制技术,加工速度高达20m/min;

全光耦隔离,搞干扰性强,加工稳定可靠。

 

特点及优势

2-4轴伺服电机控制;

7寸超大彩色液晶显示屏幕;
采用ARM9处理器与FPGA运动控制技术,加工速度高达20m/min;
全光耦隔离,抗干扰性强,加工稳定可靠;
可外接手持盒、附加面板,操作方便;
U盘读取功能,可模拟为电子硬盘进行数据的读取、编辑与加工,满足各种大程序工件的加工;
USB通讯功能,数据传输方便快捷;
强大的网络功能,可实现多机互联,可通过电脑系统进行实时监控;
全面兼容FANUC,三菱G代码和多种CAM软件(masterCAM,UG等);
支持强大的B类宏解析功能,方便用户开发自己的运动控制程序;
MST码外部自定义编写,便于扩展用户功能;
DXF+G代码模板图形解析;
3D图形仿真功能;
断电保存功能、密码保护、屏保功能等;
完整、直观的系统运行状态反映系统,帮助用户及时发现问题,轻松排除问题。

关键词:

数控车床/铣床控制系统

pg糖果派对CNC9640四轴数控系统

规格参数

【网站地图】【sitemap】