• 搜索
    SR20/1700通用机器人
    +
    • SR20/1700通用机器人

    SR20/1700通用机器人

    SR20/1700通用机器人外形结构紧凑,能够在狭小的工作空间内灵活作业;重复定位精度高,性能稳定,运行速度快;支持多种总线通讯;内置IO和气管;支持碰撞检测和软浮动功能;广泛应用于金属加工、汽车零部件等行业

    产品描述

    SR20/1700
    SR系列通用机器人
     
    • ● 外形结构紧凑,能够在狭小的工作空间内灵活作业
    • ● 重复定位精度高,性能稳定,运行速度快
    • ● 支持多种总线通讯
    • ● 内置IO和气管
    • ● 支持碰撞检测和软浮动功能
    • ● 广泛应用于金属加工、汽车零部件等行业

    臂长

    1718mm

    最大负载

    20kg

    重复定位精度

    ±0.05mm

    pic

     

    关键词:

    工业机器人

    机械臂

    机械手

    规格参数

    【网站地图】【sitemap】