搜索
FR61030 SCARA机器人
+
  • FR61030 SCARA机器人

FR61030 SCARA机器人

吊顶式安装方式,无需占据地面空间;紧凑空间自动化应用不二之选

产品描述

FR61030
FR系列SCARA机器人
 
  • ● 吊顶式安装方式,无需占据地面空间

  • ● 紧凑空间自动化应用不二之选

臂长

600mm

额定/最大负载

10/20kg

标准循环时间

0.36s

pg糖果派对众为兴FR61030 SCARA机器人

关键词:

pg糖果派对众为兴FR61030 SCARA机器人

规格参数

pg糖果派对众为兴FR61030 SCARA机器人

【网站地图】【sitemap】