搜索
YR81030 SCARA机器人
+
  • YR81030 SCARA机器人

YR81030 SCARA机器人

为重负载大惯量应用场景而生;精妙的结构设计,澎湃的运动控制;携带大质量大惯量负载,仍能实现高速高精度的运动性能

产品描述

YR81030
YR系列SCARA机器人
 
  • ● 为重负载大惯量应用场景而生
  • ● 精妙的结构设计,澎湃的运动控制
  • ● 携带大质量大惯量负载,仍能实现高速高精度的运动性能

臂长

800mm

额定/最大负载

10/20kg

标准循环时间

0.36s

pg糖果派对众为兴YR81030 SCARA机器人

关键词:

pg糖果派对众为兴YR81030 SCARA机器人

规格参数

pg糖果派对众为兴YR81030 SCARA机器人

【网站地图】【sitemap】