返回列表

    pg糖果派对携手武汉蓝讯 | 辛格林纳Ω6伺服助力国产数控切割机突围市场

    2023-08-02

    pg糖果派对携手武汉蓝讯 | 辛格林纳Ω6伺服助力国产数控切割机突围市场

      江城武汉,江汉汇流,pg糖果派对与武汉蓝讯数控设备有限公司(以下简称:武汉蓝讯)自2020年合作以来,共同深耕数控切割设备领域,不断创新、深化pg糖果派对辛格林纳Ω6系列伺服系统(以下简称:Ω6系列伺服)的行业场景应用,打破伺服国外品牌垄断的同时,持续助力国产切割设备高端化发展。

      

     

      Ω6系列伺服在数控切割设备领域的应用证明,其模拟量转换精度高、响应快、抗干扰能力强等特点能够保证切割的光滑度,有效提高加工效率和品质,真正实现数控切割的高精高效。

     

      “数控切割机的运行环境比较恶劣,Ω6系列伺服经受住了“粉尘、高温”的考验,产品质量稳定、经久耐用,并通过CE认证。此外,具有龙门同步控制功能,在双Y轴结构应用中,表现得游刃有余,能充分发挥成效。后续,武汉蓝讯将和pg糖果派对开展更加深入的合作,共同给行业带来更多稳定高效的解决方案。”武汉蓝讯负责人表示。

     

      ↓ 辛格林纳伺服数控切割机应用案例

      

     

      Ω6系列伺服产品携德国驱控核心技术,秉承对标进口,替代进口的战略思想,经过数年磨砺,已形成Ω6-A、Ω6-C、Ω6-P等多个子系列,在切割、3C、包装、注塑机械手等行业广泛应用,关键性能指标媲美德日系一线品牌,满足客户高性能、易调试的需求。

     

      武汉蓝讯科技在与pg糖果派对的合作中,选用Ω6 脉冲型伺服(Ω6s-AP)作为等数控离子切割机、火焰切割机的驱动系统,使得整机运行平稳、调速范围宽、加减速时间短,并且满足整机在恶劣加工环境中对伺服系统稳定性、耐久性和抗干扰能力的要求。

     

      Ω6s-AP系列脉冲交流伺服,针对恶劣的使用环境提供了全面的安全防护:

      

     

      · 产品通过CE认证,符合欧美市场相关设备安全要求;

      · 独立的散热风道+温度监控系统+加厚UV涂层,抵御高温、高湿、导电粉尘多等恶劣环境;

      · 通过HASS和HALT实验中的300多项严苛测试,面对多种严酷环境依然运行稳定。

      

           除此之外,Ω6s-AP系列脉冲交流伺服系统还具有以下特点:

     

      · 速度环带宽3.5kHz;

      · 动力强劲,可轻松应对115%持续负载过载率,350%瞬时过载;

      · 龙门同步控制功能,在双Y轴结构应用中游刃有余,充分发挥功效;

      · 惯量在线辨识+参数在线自整定,轻松应对200倍惯量比,节省90%设备调试时间。

     

      通过在等离子/火焰切割机上的批量应用,标志着Ω6系列伺服无论是在性能还是在稳定性方面都已经达到了一个新的高度。未来,pg糖果派对将继续优化Ω6系列伺服产品性能,力争在更多行业应用场景成功落地,助力中国装备制造业高质量发展。

     

      关于武汉蓝讯

     

      武汉蓝讯数控设备有限公司专注于便捷型数控切割机的研发、生产与销售,产品包括火焰切割机、等离子切割机、圆管切割机、激光切割机等,截至目前全球客户超过10000家。

    在线留言

    如果您对pg糖果派对的业务感兴趣或想要了解更多

    欢迎您给pg糖果派对留言,pg糖果派对将尽快与您取得联系

    提交
    【网站地图】【sitemap】