2-4轴植毛机控制系统(7寸屏)

植毛加工设备根据轴数来区分,可分为两轴、三轴和四轴以上,根据功能来区分,可分为植毛机、钻孔机和钻植一体机,牙刷机。

分离型绝对值编码器 M50A系列

M50A系列 分辨率(可选):20bit、22bit、24bit 温度传感器 :标配。可同时获取编码器位置数据和温度数据。 高温对应 :工作温度上限可达 95℃ *EDLC(双重电气电容)搭载品除外。

分离型中空绝对值编码器 MC43A系列

MC43A系列?分辨率(可。:20bit、22bit、24bit 温度传感器 :标配。可同时获取编码器位置数据和温度数据。 高温对应 :工作温度上限可达 95℃ *EDLC(双重电气电容)搭载品除外。

尼康调试盒

????(1) 把测试器后面的EC电源切换到INT项。 ?????( 2) 把测试器前面版上MODE设置为测试用的编码器,其编码器对应的表如下: ???(3) 在测试机前面版左下角的开关调至Analog Check。 ???(4) 在后面版插上5V电源供电。 ???(5) ?把测试电机通过联轴器外部提供一个高于800转的转速让其运转。 ???(6) ?打开测试机电源至ON。

一体型绝对值编码器 H50A系列

H50A系列 分辨率(可。:20bit、22bit、24bit 温度传感器 :标配。可同时获取编码器位置数据和温度数据。 高温对应 :工作温度上限可达 95℃ *EDLC(双重电气电容)搭载品除外。 尼康一体型绝对值编码器,准备了 3 种轴。

分离型中空绝对值编码器 MC52A系列

MC52A系列 分辨率(可。:24bit 温度传感器 :标配。可同时获取编码器位置数据和温度数据。 高温对应 :工作温度上限可达 95℃ *EDLC(双重电气电容)搭载品除外。

蒸汽炉体焊接生产线

主要用于蒸汽锅炉封头及封头和炉体对接的生产作业。生产线包括自动立体库存系统、封头自动化切割及管组焊接工位、筒体组对工位、筒体环缝焊接工位以及封头输送系统、RGV子母物流输送车系统。

挖机回转平台焊接生产线

以搬运和焊接机器人相结合,配合视觉、RGV、桁架、变位机等非标设备,实现14款量产机回转平台共线生产,产线涵盖自动组对-自动焊接-自动上下件及自动搬运等一系列作业流。

臂车-转台生产线

以产线模式,实现上件、点焊、满焊、运输、检测的生产作业流程。覆盖多车型混线生产,实现自动切换。

前支腿2.0焊接岛

以搬运和焊接机器人相结合,配合桁架、变位机等非标设备,实现8种泵车支腿产品的自动抓取-自动组对-自动焊-自动下件等一系列作业流。

< 1...202122...36 >

在线留言

如果您对pg糖果派对的业务感兴趣或想要了解更多

欢迎您给pg糖果派对留言,pg糖果派对将尽快与您取得联系

提交
【网站地图】【sitemap】