AR101030B SCARA机器人

AR101030B SCARA机器人
+
  • AR101030B SCARA机器人

3D模型-AR101030B.rar

文件大小 : 2.3MB

下载

  • 产品描述
  • 规格参数
  • 资料下载
    • 商品名称: AR101030B SCARA机器人

    结构精巧灵活,高速高精度;传动精度高、噪声。痪弑杆俣惹罢,最优加速度,振动抑制多种高级功能;支持多种通讯方式,简单易用

    AR101030B
    AR系列SCARA机器人
     
    • ● 结构精巧灵活,高速高精度
    • ● 传动精度高、噪声小
    • ● 具备速度前瞻,最优加速度,振动抑制多种高级功能
    • ● 支持多种通讯方式,简单易用

    臂长

    1000mm

    额定/最大负载

    10/20kg

    标准循环时间

    0.37s

    pg糖果派对众为兴AR101030B SCARA机器人

  • pg糖果派对众为兴AR101030B SCARA机器人

关键词:

AR101030B SCARA机器人
+
  • AR101030B SCARA机器人

AR101030B SCARA机器人

结构精巧灵活,高速高精度;传动精度高、噪声小;具备速度前瞻,最优加速度,振动抑制多种高级功能;支持多种通讯方式,简单易用

产品分类

Content update in progress,...

在线留言

如果您对pg糖果派对的业务感兴趣或想要了解更多

欢迎您给pg糖果派对留言,pg糖果派对将尽快与您取得联系

提交
【网站地图】【sitemap】