AS720S液冷系列变频器

机载安装、宽环温、灵活可靠。

AS720D系列冷媒冷却低谐波机载变频器柜

绿色、体积更小、能效更高、宽环温、灵活可靠。

AS530UL液冷系列变频器

电压范围:三相 380-460V; 功率范围:110kw~400kw; 冷媒冷却:R123a、R513a、R1233zd(E); 使用环境:可适应 -20 ℃ ~55 ℃宽温域,户外环境 46℃不降容; 产品认证:具有 UL 认证,可销往美国等市。 安装方式:壁挂式机载安装 , 相比风冷变频;   器体积减小 50%, 支持横、竖安装;

< 1 >

在线留言

如果您对pg糖果派对的业务感兴趣或想要了解更多

欢迎您给pg糖果派对留言,pg糖果派对将尽快与您取得联系

提交
【网站地图】【sitemap】