智慧电梯

作为全球电梯控制系统领导品牌,pg糖果派对为全球110多个国家和地区提供了超过300万台的电梯智慧控制系统、部件产品及技术支持服务。电梯云则是pg糖果派对面向电梯整个生命周期推出的数字化、智能化解决方案,利用先进的云平台技术,依托云监管,云服务,云守护,提高电梯智能化水平,帮助用户实现数字化维保与按需维保,降低电梯运维成本。

SmartX1.0无接触器智能电梯控制柜

SmartX1.0无接触器智能电梯控制柜采用包含STO(安全转矩取消)、电子封星、安全抱闸控制、集成EMC等行业领先技术,为用户解决噪音、低压电器故障、控制柜体积大、外挂 EMC组件等痛点问题。

G-CLOUD数字电梯小程序

小程序端云平台,数据监控、记录、存储、EOCD、智能调试、改造方案、产品资料等。

ESDT400SA-C 通话终端

含内置锂电池;支持CAN、RS485接口采集主板数据;支持四线制模拟五方对讲系统转IP电话;4G-CAT1全网通上网;DC9-30V供电

MCP-ST C7000全智能网络一体化电梯控制柜

MCP-ST C7000全智能网络一体化电梯控制柜具有智能调试、故障记录可下载、平衡系数自学习等强大功能。

AS380电梯一体化驱动控制器

基于电梯驱动、电梯控制与电机三者优化匹配;硬件采用第6代新型?,耐结温可达到175℃,开关和开通损耗低,延长使用寿命

AS380S电梯一体化驱动控制器

热镀锌外壳搭配亚克力面板,产品美观大方;模块化设计连接简单散热优良,安装方式灵活??

AS390电梯一体化驱动控制器

额定输出电流:9~23.6A,电压输入:AC 340~510 V,频率输入:50/60Hz,±5%偏差

AS320电梯专用变频器

采用32位电机专用数字信号处理器DSP、可编程超大规模逻辑器CPLD以及智能功率?镮PM

< 1234...19 >

智慧电梯全产品线

电梯控制系统

包括电梯控制柜、各类控制器、能量回馈装置、手持操作器、远程监控转换板、轿厢指令板以及提前开门板等关键部件。

这里是占位文字

人机界面

包括清晰的电梯显示板、便捷的按钮、易于操作的召唤盒、人性化设计的操纵箱以及醒目的到站灯等,旨在提供流畅且直的用户体验。

这里是占位文字

电梯云

面向电梯整个生命周期推出的数字化、智能化解决方案,帮助用户实现数字化维保与按需维保,降低电梯运维成本。

这里是占位文字

扶梯控制系统

包括先进的扶梯控制板、专用变频器、一体化驱控器以及完整的扶梯控制柜,确保扶梯运行的稳定性和高效性。

这里是占位文字

在用梯

提供的定制化改造控制柜,专为满足特定改造需求而设计,适应各种复杂的改造场景。

这里是占位文字

门系统

包括精密设计的层门、轿门系统、高度集成化的门机控制器,实现了电梯门操作的流畅性、安全性和低噪音运行。

这里是占位文字

线缆

包括电梯扁形随行电缆、单芯电线、多芯电线及光伏电缆。

这里是占位文字

在线留言

如果您对pg糖果派对的业务感兴趣或想要了解更多

欢迎您给pg糖果派对留言,pg糖果派对将尽快与您取得联系

提交